EXPORTS
	_gst_audio_decoder_error
	gst_audio_buffer_clip
	gst_audio_channel_position_get_type
	gst_audio_check_channel_positions
	gst_audio_clock_adjust
	gst_audio_clock_get_time
	gst_audio_clock_get_type
	gst_audio_clock_invalidate
	gst_audio_clock_new
	gst_audio_clock_new_full
	gst_audio_clock_reset
	gst_audio_decoder_finish_frame
	gst_audio_decoder_get_audio_info
	gst_audio_decoder_get_byte_time
	gst_audio_decoder_get_delay
	gst_audio_decoder_get_latency
	gst_audio_decoder_get_max_errors
	gst_audio_decoder_get_min_latency
	gst_audio_decoder_get_parse_state
	gst_audio_decoder_get_plc
	gst_audio_decoder_get_plc_aware
	gst_audio_decoder_get_tolerance
	gst_audio_decoder_get_type
	gst_audio_decoder_set_byte_time
	gst_audio_decoder_set_latency
	gst_audio_decoder_set_max_errors
	gst_audio_decoder_set_min_latency
	gst_audio_decoder_set_plc
	gst_audio_decoder_set_plc_aware
	gst_audio_decoder_set_tolerance
	gst_audio_default_registry_mixer_filter
	gst_audio_duration_from_pad_buffer
	gst_audio_encoder_finish_frame
	gst_audio_encoder_get_audio_info
	gst_audio_encoder_get_frame_max
	gst_audio_encoder_get_frame_samples_max
	gst_audio_encoder_get_frame_samples_min
	gst_audio_encoder_get_hard_resync
	gst_audio_encoder_get_latency
	gst_audio_encoder_get_lookahead
	gst_audio_encoder_get_mark_granule
	gst_audio_encoder_get_perfect_timestamp
	gst_audio_encoder_get_tolerance
	gst_audio_encoder_get_type
	gst_audio_encoder_merge_tags
	gst_audio_encoder_proxy_getcaps
	gst_audio_encoder_set_frame_max
	gst_audio_encoder_set_frame_samples_max
	gst_audio_encoder_set_frame_samples_min
	gst_audio_encoder_set_hard_resync
	gst_audio_encoder_set_latency
	gst_audio_encoder_set_lookahead
	gst_audio_encoder_set_mark_granule
	gst_audio_encoder_set_perfect_timestamp
	gst_audio_encoder_set_tolerance
	gst_audio_filter_class_add_pad_templates
	gst_audio_filter_get_type
	gst_audio_fixate_channel_positions
	gst_audio_frame_byte_size
	gst_audio_frame_length
	gst_audio_get_channel_positions
	gst_audio_iec61937_frame_size
	gst_audio_iec61937_payload
	gst_audio_info_clear
	gst_audio_info_convert
	gst_audio_info_copy
	gst_audio_info_free
	gst_audio_info_from_caps
	gst_audio_info_init
	gst_audio_info_to_caps
	gst_audio_is_buffer_framed
	gst_audio_set_caps_channel_positions_list
	gst_audio_set_channel_positions
	gst_audio_set_structure_channel_positions_list
	gst_audio_sink_get_type
	gst_audio_src_get_type
	gst_audio_structure_set_int
	gst_base_audio_sink_create_ringbuffer
	gst_base_audio_sink_get_drift_tolerance
	gst_base_audio_sink_get_provide_clock
	gst_base_audio_sink_get_slave_method
	gst_base_audio_sink_get_type
	gst_base_audio_sink_set_drift_tolerance
	gst_base_audio_sink_set_provide_clock
	gst_base_audio_sink_set_slave_method
	gst_base_audio_sink_slave_method_get_type
	gst_base_audio_src_create_ringbuffer
	gst_base_audio_src_get_provide_clock
	gst_base_audio_src_get_slave_method
	gst_base_audio_src_get_type
	gst_base_audio_src_set_provide_clock
	gst_base_audio_src_set_slave_method
	gst_base_audio_src_slave_method_get_type
	gst_buffer_format_get_type
	gst_buffer_format_type_get_type
	gst_ring_buffer_acquire
	gst_ring_buffer_activate
	gst_ring_buffer_advance
	gst_ring_buffer_clear
	gst_ring_buffer_clear_all
	gst_ring_buffer_close_device
	gst_ring_buffer_commit
	gst_ring_buffer_commit_full
	gst_ring_buffer_convert
	gst_ring_buffer_debug_spec_buff
	gst_ring_buffer_debug_spec_caps
	gst_ring_buffer_delay
	gst_ring_buffer_device_is_open
	gst_ring_buffer_get_type
	gst_ring_buffer_is_acquired
	gst_ring_buffer_is_active
	gst_ring_buffer_may_start
	gst_ring_buffer_open_device
	gst_ring_buffer_parse_caps
	gst_ring_buffer_pause
	gst_ring_buffer_prepare_read
	gst_ring_buffer_read
	gst_ring_buffer_release
	gst_ring_buffer_samples_done
	gst_ring_buffer_seg_state_get_type
	gst_ring_buffer_set_callback
	gst_ring_buffer_set_flushing
	gst_ring_buffer_set_sample
	gst_ring_buffer_start
	gst_ring_buffer_state_get_type
	gst_ring_buffer_stop
