EXPORTS
	_gst_audio_decoder_error
	gst_audio_base_sink_create_ringbuffer
	gst_audio_base_sink_get_alignment_threshold
	gst_audio_base_sink_get_discont_wait
	gst_audio_base_sink_get_drift_tolerance
	gst_audio_base_sink_get_provide_clock
	gst_audio_base_sink_get_slave_method
	gst_audio_base_sink_get_type
	gst_audio_base_sink_set_alignment_threshold
	gst_audio_base_sink_set_discont_wait
	gst_audio_base_sink_set_drift_tolerance
	gst_audio_base_sink_set_provide_clock
	gst_audio_base_sink_set_slave_method
	gst_audio_base_sink_slave_method_get_type
	gst_audio_base_src_create_ringbuffer
	gst_audio_base_src_get_provide_clock
	gst_audio_base_src_get_slave_method
	gst_audio_base_src_get_type
	gst_audio_base_src_set_provide_clock
	gst_audio_base_src_set_slave_method
	gst_audio_base_src_slave_method_get_type
	gst_audio_buffer_clip
	gst_audio_buffer_reorder_channels
	gst_audio_cd_src_add_track
	gst_audio_cd_src_get_type
	gst_audio_cd_src_mode_get_type
	gst_audio_channel_position_get_type
	gst_audio_channel_positions_to_mask
	gst_audio_channel_positions_to_valid_order
	gst_audio_check_valid_channel_positions
	gst_audio_clock_adjust
	gst_audio_clock_get_time
	gst_audio_clock_get_type
	gst_audio_clock_invalidate
	gst_audio_clock_new
	gst_audio_clock_reset
	gst_audio_decoder_finish_frame
	gst_audio_decoder_get_audio_info
	gst_audio_decoder_get_byte_time
	gst_audio_decoder_get_delay
	gst_audio_decoder_get_latency
	gst_audio_decoder_get_max_errors
	gst_audio_decoder_get_min_latency
	gst_audio_decoder_get_parse_state
	gst_audio_decoder_get_plc
	gst_audio_decoder_get_plc_aware
	gst_audio_decoder_get_tolerance
	gst_audio_decoder_get_type
	gst_audio_decoder_set_byte_time
	gst_audio_decoder_set_latency
	gst_audio_decoder_set_max_errors
	gst_audio_decoder_set_min_latency
	gst_audio_decoder_set_outcaps
	gst_audio_decoder_set_plc
	gst_audio_decoder_set_plc_aware
	gst_audio_decoder_set_tolerance
	gst_audio_default_registry_mixer_filter
	gst_audio_downmix_meta_get_info
	gst_audio_encoder_finish_frame
	gst_audio_encoder_get_audio_info
	gst_audio_encoder_get_frame_max
	gst_audio_encoder_get_frame_samples_max
	gst_audio_encoder_get_frame_samples_min
	gst_audio_encoder_get_hard_resync
	gst_audio_encoder_get_latency
	gst_audio_encoder_get_lookahead
	gst_audio_encoder_get_mark_granule
	gst_audio_encoder_get_perfect_timestamp
	gst_audio_encoder_get_tolerance
	gst_audio_encoder_get_type
	gst_audio_encoder_merge_tags
	gst_audio_encoder_proxy_getcaps
	gst_audio_encoder_set_frame_max
	gst_audio_encoder_set_frame_samples_max
	gst_audio_encoder_set_frame_samples_min
	gst_audio_encoder_set_hard_resync
	gst_audio_encoder_set_latency
	gst_audio_encoder_set_lookahead
	gst_audio_encoder_set_mark_granule
	gst_audio_encoder_set_perfect_timestamp
	gst_audio_encoder_set_tolerance
	gst_audio_filter_class_add_pad_templates
	gst_audio_filter_get_type
	gst_audio_flags_get_type
	gst_audio_format_build_integer
	gst_audio_format_fill_silence
	gst_audio_format_flags_get_type
	gst_audio_format_from_string
	gst_audio_format_get_info
	gst_audio_format_get_type
	gst_audio_format_info_get_type
	gst_audio_format_to_string
	gst_audio_get_channel_reorder_map
	gst_audio_iec61937_frame_size
	gst_audio_iec61937_payload
	gst_audio_info_convert
	gst_audio_info_copy
	gst_audio_info_free
	gst_audio_info_from_caps
	gst_audio_info_get_type
	gst_audio_info_init
	gst_audio_info_new
	gst_audio_info_set_format
	gst_audio_info_to_caps
	gst_audio_layout_get_type
	gst_audio_marshal_VOID__OBJECT_INT
	gst_audio_marshal_VOID__OBJECT_ULONG
	gst_audio_reorder_channels
	gst_audio_ring_buffer_acquire
	gst_audio_ring_buffer_activate
	gst_audio_ring_buffer_advance
	gst_audio_ring_buffer_clear
	gst_audio_ring_buffer_clear_all
	gst_audio_ring_buffer_close_device
	gst_audio_ring_buffer_commit
	gst_audio_ring_buffer_convert
	gst_audio_ring_buffer_debug_spec_buff
	gst_audio_ring_buffer_debug_spec_caps
	gst_audio_ring_buffer_delay
	gst_audio_ring_buffer_device_is_open
	gst_audio_ring_buffer_format_type_get_type
	gst_audio_ring_buffer_get_type
	gst_audio_ring_buffer_is_acquired
	gst_audio_ring_buffer_is_active
	gst_audio_ring_buffer_may_start
	gst_audio_ring_buffer_open_device
	gst_audio_ring_buffer_parse_caps
	gst_audio_ring_buffer_pause
	gst_audio_ring_buffer_prepare_read
	gst_audio_ring_buffer_read
	gst_audio_ring_buffer_release
	gst_audio_ring_buffer_samples_done
	gst_audio_ring_buffer_set_callback
	gst_audio_ring_buffer_set_channel_positions
	gst_audio_ring_buffer_set_flushing
	gst_audio_ring_buffer_set_sample
	gst_audio_ring_buffer_start
	gst_audio_ring_buffer_state_get_type
	gst_audio_ring_buffer_stop
	gst_audio_sink_get_type
	gst_audio_src_get_type
	gst_buffer_add_audio_downmix_meta
	gst_buffer_get_audio_downmix_meta_for_channels
	gst_mixer_get_mixer_flags
	gst_mixer_get_mixer_type
	gst_mixer_get_option
	gst_mixer_get_type
	gst_mixer_get_volume
	gst_mixer_list_tracks
	gst_mixer_message_get_type
	gst_mixer_message_parse_mute_toggled
	gst_mixer_message_parse_option_changed
	gst_mixer_message_parse_options_list_changed
	gst_mixer_message_parse_record_toggled
	gst_mixer_message_parse_volume_changed
	gst_mixer_mixer_changed
	gst_mixer_mute_toggled
	gst_mixer_option_changed
	gst_mixer_options_get_type
	gst_mixer_options_get_values
	gst_mixer_options_list_changed
	gst_mixer_record_toggled
	gst_mixer_set_mute
	gst_mixer_set_option
	gst_mixer_set_record
	gst_mixer_set_volume
	gst_mixer_track_get_type
	gst_mixer_volume_changed
	gst_stream_volume_convert_volume
	gst_stream_volume_get_mute
	gst_stream_volume_get_type
	gst_stream_volume_get_volume
	gst_stream_volume_set_mute
	gst_stream_volume_set_volume
